VERSION {
libmysqlclient_18 {
global:
 mysql_affected_rows;
 mysql_autocommit;
 mysql_change_user;
 mysql_character_set_name;
 mysql_client_find_plugin;
 mysql_client_register_plugin;
 mysql_close;
 mysql_commit;
 mysql_data_seek;
 mysql_debug;
 mysql_dump_debug_info;
 mysql_embedded;
 mysql_eof;
 mysql_errno;
 mysql_error;
 mysql_escape_string;
 mysql_fetch_field;
 mysql_fetch_field_direct;
 mysql_fetch_fields;
 mysql_fetch_lengths;
 mysql_fetch_row;
 mysql_field_count;
 mysql_field_seek;
 mysql_field_tell;
 mysql_free_result;
 mysql_get_character_set_info;
 mysql_get_charset_by_name;
 mysql_get_charset_by_nr;
 mysql_get_client_info;
 mysql_get_client_version;
 mysql_get_host_info;
 mysql_get_option;
 mysql_get_optionv;
 mysql_get_parameters;
 mysql_get_proto_info;
 mysql_get_server_info;
 mysql_get_server_name;
 mysql_get_server_version;
 mysql_get_socket;
 mysql_get_ssl_cipher;
 mysql_hex_string;
 mysql_info;
 mysql_init;
 mysql_insert_id;
 mysql_kill;
 mysql_list_dbs;
 mysql_list_fields;
 mysql_list_processes;
 mysql_list_tables;
 mysql_load_plugin;
 mysql_load_plugin_v;
 mysql_more_results;
 mysql_net_field_length;
 mysql_net_read_packet;
 mysql_next_result;
 mysql_num_fields;
 mysql_num_rows;
 mysql_options;
 mysql_options4;
 mysql_ping;
 mysql_query;
 mysql_read_query_result;
 mysql_real_connect;
 mysql_real_escape_string;
 mysql_real_query;
 mysql_refresh;
 mysql_reset_connection;
 mysql_rollback;
 mysql_row_seek;
 mysql_row_tell;
 mysql_select_db;
 mysql_send_query;
 mysql_server_end;
 mysql_server_init;
 mysql_session_track_get_next;
 mysql_session_track_get_first;
 mysql_set_character_set;
 mysql_set_local_infile_default;
 mysql_set_local_infile_handler;
 mysql_set_server_option;
 mysql_shutdown;
 mysql_sqlstate;
 mysql_ssl_set;
 mysql_stat;
 mysql_stmt_affected_rows;
 mysql_stmt_attr_get;
 mysql_stmt_attr_set;
 mysql_stmt_bind_param;
 mysql_stmt_bind_result;
 mysql_stmt_close;
 mysql_stmt_data_seek;
 mysql_stmt_errno;
 mysql_stmt_error;
 mysql_stmt_execute;
 mysql_stmt_fetch;
 mysql_stmt_fetch_column;
 mysql_stmt_field_count;
 mysql_stmt_free_result;
 mysql_stmt_init;
 mysql_stmt_insert_id;
 mysql_stmt_more_results;
 mysql_stmt_next_result;
 mysql_stmt_num_rows;
 mysql_stmt_param_count;
 mysql_stmt_param_metadata;
 mysql_stmt_prepare;
 mysql_stmt_reset;
 mysql_stmt_result_metadata;
 mysql_stmt_row_seek;
 mysql_stmt_row_tell;
 mysql_stmt_send_long_data;
 mysql_stmt_sqlstate;
 mysql_stmt_store_result;
 mysql_store_result;
 mysql_thread_end;
 mysql_thread_id;
 mysql_thread_init;
 mysql_thread_safe;
 mysql_use_result;
 mysql_warning_count;
local:
 *;
};
libmariadbclient_18 {
};
};
"mysql_affected_rows@libmariadbclient_18" = mysql_affected_rows;
"mysql_autocommit@libmariadbclient_18" = mysql_autocommit;
"mysql_change_user@libmariadbclient_18" = mysql_change_user;
"mysql_character_set_name@libmariadbclient_18" = mysql_character_set_name;
"mysql_client_find_plugin@libmariadbclient_18" = mysql_client_find_plugin;
"mysql_client_register_plugin@libmariadbclient_18" = mysql_client_register_plugin;
"mysql_close@libmariadbclient_18" = mysql_close;
"mysql_commit@libmariadbclient_18" = mysql_commit;
"mysql_data_seek@libmariadbclient_18" = mysql_data_seek;
"mysql_debug@libmariadbclient_18" = mysql_debug;
"mysql_dump_debug_info@libmariadbclient_18" = mysql_dump_debug_info;
"mysql_embedded@libmariadbclient_18" = mysql_embedded;
"mysql_eof@libmariadbclient_18" = mysql_eof;
"mysql_errno@libmariadbclient_18" = mysql_errno;
"mysql_error@libmariadbclient_18" = mysql_error;
"mysql_escape_string@libmariadbclient_18" = mysql_escape_string;
"mysql_fetch_field@libmariadbclient_18" = mysql_fetch_field;
"mysql_fetch_field_direct@libmariadbclient_18" = mysql_fetch_field_direct;
"mysql_fetch_fields@libmariadbclient_18" = mysql_fetch_fields;
"mysql_fetch_lengths@libmariadbclient_18" = mysql_fetch_lengths;
"mysql_fetch_row@libmariadbclient_18" = mysql_fetch_row;
"mysql_field_count@libmariadbclient_18" = mysql_field_count;
"mysql_field_seek@libmariadbclient_18" = mysql_field_seek;
"mysql_field_tell@libmariadbclient_18" = mysql_field_tell;
"mysql_free_result@libmariadbclient_18" = mysql_free_result;
"mysql_get_character_set_info@libmariadbclient_18" = mysql_get_character_set_info;
"mysql_get_charset_by_name@libmariadbclient_18" = mysql_get_charset_by_name;
"mysql_get_charset_by_nr@libmariadbclient_18" = mysql_get_charset_by_nr;
"mysql_get_client_info@libmariadbclient_18" = mysql_get_client_info;
"mysql_get_client_version@libmariadbclient_18" = mysql_get_client_version;
"mysql_get_host_info@libmariadbclient_18" = mysql_get_host_info;
"mysql_get_option@libmariadbclient_18" = mysql_get_option;
"mysql_get_optionv@libmariadbclient_18" = mysql_get_optionv;
"mysql_get_parameters@libmariadbclient_18" = mysql_get_parameters;
"mysql_get_proto_info@libmariadbclient_18" = mysql_get_proto_info;
"mysql_get_server_info@libmariadbclient_18" = mysql_get_server_info;
"mysql_get_server_name@libmariadbclient_18" = mysql_get_server_name;
"mysql_get_server_version@libmariadbclient_18" = mysql_get_server_version;
"mysql_get_socket@libmariadbclient_18" = mysql_get_socket;
"mysql_get_ssl_cipher@libmariadbclient_18" = mysql_get_ssl_cipher;
"mysql_hex_string@libmariadbclient_18" = mysql_hex_string;
"mysql_info@libmariadbclient_18" = mysql_info;
"mysql_init@libmariadbclient_18" = mysql_init;
"mysql_insert_id@libmariadbclient_18" = mysql_insert_id;
"mysql_kill@libmariadbclient_18" = mysql_kill;
"mysql_list_dbs@libmariadbclient_18" = mysql_list_dbs;
"mysql_list_fields@libmariadbclient_18" = mysql_list_fields;
"mysql_list_processes@libmariadbclient_18" = mysql_list_processes;
"mysql_list_tables@libmariadbclient_18" = mysql_list_tables;
"mysql_load_plugin@libmariadbclient_18" = mysql_load_plugin;
"mysql_load_plugin_v@libmariadbclient_18" = mysql_load_plugin_v;
"mysql_more_results@libmariadbclient_18" = mysql_more_results;
"mysql_net_field_length@libmariadbclient_18" = mysql_net_field_length;
"mysql_net_read_packet@libmariadbclient_18" = mysql_net_read_packet;
"mysql_next_result@libmariadbclient_18" = mysql_next_result;
"mysql_num_fields@libmariadbclient_18" = mysql_num_fields;
"mysql_num_rows@libmariadbclient_18" = mysql_num_rows;
"mysql_options@libmariadbclient_18" = mysql_options;
"mysql_options4@libmariadbclient_18" = mysql_options4;
"mysql_ping@libmariadbclient_18" = mysql_ping;
"mysql_query@libmariadbclient_18" = mysql_query;
"mysql_read_query_result@libmariadbclient_18" = mysql_read_query_result;
"mysql_real_connect@libmariadbclient_18" = mysql_real_connect;
"mysql_real_escape_string@libmariadbclient_18" = mysql_real_escape_string;
"mysql_real_query@libmariadbclient_18" = mysql_real_query;
"mysql_refresh@libmariadbclient_18" = mysql_refresh;
"mysql_reset_connection@libmariadbclient_18" = mysql_reset_connection;
"mysql_rollback@libmariadbclient_18" = mysql_rollback;
"mysql_row_seek@libmariadbclient_18" = mysql_row_seek;
"mysql_row_tell@libmariadbclient_18" = mysql_row_tell;
"mysql_select_db@libmariadbclient_18" = mysql_select_db;
"mysql_send_query@libmariadbclient_18" = mysql_send_query;
"mysql_server_end@libmariadbclient_18" = mysql_server_end;
"mysql_server_init@libmariadbclient_18" = mysql_server_init;
"mysql_session_track_get_next@libmariadbclient_18" = mysql_session_track_get_next;
"mysql_session_track_get_first@libmariadbclient_18" = mysql_session_track_get_first;
"mysql_set_character_set@libmariadbclient_18" = mysql_set_character_set;
"mysql_set_local_infile_default@libmariadbclient_18" = mysql_set_local_infile_default;
"mysql_set_local_infile_handler@libmariadbclient_18" = mysql_set_local_infile_handler;
"mysql_set_server_option@libmariadbclient_18" = mysql_set_server_option;
"mysql_shutdown@libmariadbclient_18" = mysql_shutdown;
"mysql_sqlstate@libmariadbclient_18" = mysql_sqlstate;
"mysql_ssl_set@libmariadbclient_18" = mysql_ssl_set;
"mysql_stat@libmariadbclient_18" = mysql_stat;
"mysql_stmt_affected_rows@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_affected_rows;
"mysql_stmt_attr_get@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_attr_get;
"mysql_stmt_attr_set@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_attr_set;
"mysql_stmt_bind_param@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_bind_param;
"mysql_stmt_bind_result@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_bind_result;
"mysql_stmt_close@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_close;
"mysql_stmt_data_seek@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_data_seek;
"mysql_stmt_errno@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_errno;
"mysql_stmt_error@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_error;
"mysql_stmt_execute@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_execute;
"mysql_stmt_fetch@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_fetch;
"mysql_stmt_fetch_column@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_fetch_column;
"mysql_stmt_field_count@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_field_count;
"mysql_stmt_free_result@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_free_result;
"mysql_stmt_init@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_init;
"mysql_stmt_insert_id@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_insert_id;
"mysql_stmt_more_results@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_more_results;
"mysql_stmt_next_result@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_next_result;
"mysql_stmt_num_rows@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_num_rows;
"mysql_stmt_param_count@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_param_count;
"mysql_stmt_param_metadata@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_param_metadata;
"mysql_stmt_prepare@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_prepare;
"mysql_stmt_reset@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_reset;
"mysql_stmt_result_metadata@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_result_metadata;
"mysql_stmt_row_seek@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_row_seek;
"mysql_stmt_row_tell@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_row_tell;
"mysql_stmt_send_long_data@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_send_long_data;
"mysql_stmt_sqlstate@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_sqlstate;
"mysql_stmt_store_result@libmariadbclient_18" = mysql_stmt_store_result;
"mysql_store_result@libmariadbclient_18" = mysql_store_result;
"mysql_thread_end@libmariadbclient_18" = mysql_thread_end;
"mysql_thread_id@libmariadbclient_18" = mysql_thread_id;
"mysql_thread_init@libmariadbclient_18" = mysql_thread_init;
"mysql_thread_safe@libmariadbclient_18" = mysql_thread_safe;
"mysql_use_result@libmariadbclient_18" = mysql_use_result;
"mysql_warning_count@libmariadbclient_18" = mysql_warning_count;
VERSION {
libmariadb_3 {
global:
 mariadb_cancel;
 mariadb_connection;
 mariadb_convert_string;
 ma_pvio_register_callback;
 mariadb_get_charset_by_name;
 mariadb_stmt_execute_direct;
 mariadb_get_charset_by_nr;
 mariadb_get_info;
 mariadb_get_infov;
 mysql_get_timeout_value;
 mysql_get_timeout_value_ms;
 mysql_optionsv;
 mysql_ps_fetch_functions;
 mariadb_reconnect;
 mysql_stmt_warning_count;
 mariadb_stmt_fetch_fields;
 mariadb_rpl_open;
 mariadb_rpl_close;
 mariadb_rpl_fetch;
 mariadb_rpl_optionsv;
 mariadb_rpl_get_optionsv;
 mariadb_rpl_init_ex;
 mariadb_free_rpl_event;
 mariadb_field_attr;
 mariadb_deinitialize_ssl;
 mariadb_dyncol_check;
 mariadb_dyncol_column_cmp_named;
 mariadb_dyncol_column_count;
 mariadb_dyncol_create_many_named;
 mariadb_dyncol_create_many_num;
 mariadb_dyncol_exists_named;
 mariadb_dyncol_exists_num;
 mariadb_dyncol_free;
 mariadb_dyncol_get_named;
 mariadb_dyncol_get_num;
 mariadb_dyncol_has_names;
 mariadb_dyncol_json;
 mariadb_dyncol_list_named;
 mariadb_dyncol_list_num;
 mariadb_dyncol_unpack;
 mariadb_dyncol_update_many_named;
 mariadb_dyncol_update_many_num;
 mariadb_dyncol_val_double;
 mariadb_dyncol_val_long;
 mariadb_dyncol_val_str;
 mysql_autocommit_cont;
 mysql_autocommit_start;
 mysql_change_user_cont;
 mysql_change_user_start;
 mysql_close_cont;
 mysql_close_start;
 mysql_commit_cont;
 mysql_commit_start;
 mysql_dump_debug_info_cont;
 mysql_dump_debug_info_start;
 mysql_fetch_row_cont;
 mysql_fetch_row_start;
 mysql_free_result_cont;
 mysql_free_result_start;
 mysql_kill_cont;
 mysql_kill_start;
 mysql_list_fields_cont;
 mysql_list_fields_start;
 mysql_next_result_cont;
 mysql_next_result_start;
 mysql_ping_cont;
 mysql_ping_start;
 mysql_reset_connection_start;
 mysql_reset_connection_cont;
 mysql_query_cont;
 mysql_query_start;
 mysql_read_query_result_cont;
 mysql_read_query_result_start;
 mysql_real_connect_cont;
 mysql_real_connect_start;
 mysql_real_query_cont;
 mysql_real_query_start;
 mysql_refresh_cont;
 mysql_refresh_start;
 mysql_rollback_cont;
 mysql_rollback_start;
 mysql_select_db_cont;
 mysql_select_db_start;
 mysql_send_query_cont;
 mysql_send_query_start;
 mysql_set_character_set_cont;
 mysql_set_character_set_start;
 mysql_set_server_option_cont;
 mysql_set_server_option_start;
 mysql_shutdown_cont;
 mysql_shutdown_start;
 mysql_stat_cont;
 mysql_stat_start;
 mysql_stmt_close_cont;
 mysql_stmt_close_start;
 mysql_stmt_execute_cont;
 mysql_stmt_execute_start;
 mysql_stmt_fetch_cont;
 mysql_stmt_fetch_start;
 mysql_stmt_free_result_cont;
 mysql_stmt_free_result_start;
 mysql_stmt_next_result_cont;
 mysql_stmt_next_result_start;
 mysql_stmt_prepare_cont;
 mysql_stmt_prepare_start;
 mysql_stmt_reset_cont;
 mysql_stmt_reset_start;
 mysql_stmt_send_long_data_cont;
 mysql_stmt_send_long_data_start;
 mysql_stmt_store_result_cont;
 mysql_stmt_store_result_start;
 mysql_store_result_cont;
 mysql_store_result_start;
local:
 *;
};
};
VERSION {
libmariadb_3_3_5 {
global:
 mariadb_rpl_extract_rows;
 mariadb_rpl_error;
 mariadb_rpl_errno;
local:
 *;
};
};
