; kpcomctl.def - Module definition for KPComCtl VBX control

LIBRARY     KPCOMCTL
DESCRIPTION 'KPComCtl Serial Communications Control for VB4'
EXETYPE     WINDOWS

CODE    PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA    PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE    1024

EXPORTS
    WEP              @1  RESIDENTNAME
    VBINITCC         @2
    VBTERMCC         @3
    VBGetModelInfo   @4
