; mscomm.def - Module definition for MSComm VBX control

LIBRARY     MSCOMM
DESCRIPTION 'MSComm Serial Communications Control for VB4'
EXETYPE     WINDOWS

CODE    PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA    PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE    1024

EXPORTS
    WEP         @1  RESIDENTNAME
    VBINITCC    @2
    VBTERMCC    @3
